kaiyun体育app官网登录,新浪NBA首页

当前位置:主页 > 新闻中心 > 校园要闻 >

我校“打好”湖南省高职院校单招“第一仗”

时间:2020-05-21 来源: 作者: 点击:
    5月21日,湖南省高职院校单招开考,今年,全省71所高职院校单招计划达142940人,规模再创新高。我校作为我省高职院校今年单招考试的第一所院校,严格采取查健康卡、测体温和配发口罩等防控措施,科学安排和布置考。繁Jι踩。

    
    入校时,考生之间必须保持一米间距离,再进行消毒,经检查健康码和行程码全部符合防疫要求且体温检测后才能进入真钱app,并按要求换上真钱app统一配备的新口罩。除考生外,家长及其他无关人员不得入校。同时,考生在候考时要进行二次体温检测,候考、笔试、面试均单独设立考。细窨刂迫耸,按照安全间隔距离开展。
    本次单招的命题、组考、阅卷、录取等程序均严格参照高考标准执行,通过专家封闭命题、随机确定评委和纪检全程监督等措施,做到公平公正公开,确保“阳光”单招。
 
新湖南 报道链接:https://m.voc.com.cn/wxhn/article/202005/202005212312369551.html
红网 报道链接:https://sw.rednet.cn/m/content/2020/05/22/7282155.html
湖南教育电视台 报道链接:https://mp.weixin.qq.com/s/12yksIelWr4iHGPGhbU8tA
------分隔线----------------------------
?
kaiyun体育app官网登录官网入口(中国)官方网站-IOS/Android通用版(2025已更新)